b5ccs C_{CP}

-0.1 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14

BaBar

hep-ex/0607107

0.070 Α 0.028 Α 0.018

Belle

hep-ex/0608039

-0.018 Α 0.021 Α 0.014

Average

HFAG

0.012 Α 0.022

HFAG

ICHEP 2006 PRELIMINARY