a parameters

HFAG

ICHEP 2006

HFAG

ICHEP 2006

HFAG

ICHEP 2006

HFAG

ICHEP 2006

Dπ D*π full

D*π partial Dρ

-0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2

BaBar

PRD 73 (2006) 111101

-0.010 Α 0.023 Α 0.007

Belle

PRD 73 (2006) 092003

-0.050 Α 0.021 Α 0.012

Average

HFAG

-0.030 Α 0.017

BaBar

PRD 73 (2006) 111101

-0.040 Α 0.023 Α 0.010

Belle

PRD 73 (2006) 092003

-0.039 Α 0.020 Α 0.013

Average

HFAG

-0.039 Α 0.017

BaBar

PRD 71 (2005) 112003

-0.034 Α 0.014 Α 0.009

Belle

PRD 73 (2006) 092003

-0.041 Α 0.019 Α 0.017

Average

HFAG

-0.036 Α 0.014

BaBar

PRD 73 (2006) 111101

-0.024 Α 0.031 Α 0.009

Average

HFAG

-0.024 Α 0.032

HFAG

ICHEP 2006 PRELIMINARY