R_{CP-} Averages

HFAG

Moriond 2006

HFAG

Moriond 2006

HFAG

Moriond 2006

D_{CP} K D*_{CP} K

D_{CP} K*

-1 0 1 2

BaBar

BABAR-PUB-05/051

0.86 Α 0.10 Α 0.05

Belle

hep-ex/0601032

1.17 Α 0.14 Α 0.14

Average

HFAG

0.93 Α 0.10

Belle

hep-ex/0601032

1.15 Α 0.31 Α 0.12

Average

HFAG

1.15 Α 0.33

BaBar

hep-ex/0507002

0.65 Α 0.26 Α 0.08

Average

HFAG

0.65 Α 0.27

HFAG

Moriond 2006 PRELIMINARY