Merged D*π c

HFAG

ICHEP 2006

-0.14 -0.12 -0.1 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12

BaBar

PRD 73 (2006) 111101

0.049 Α 0.042 Α 0.015

Belle

PRD 73 (2006) 092003

-0.011 Α 0.020 Α 0.013

BaBar

PRD 71 (2005) 112003

-0.019 Α 0.022 Α 0.013

Belle

PRD 73 (2006) 092003

-0.007 Α 0.019 Α 0.017

Average

HFAG

-0.006 Α 0.014

HFAG

ICHEP 2006 PRELIMINARY