Merged D*π a

HFAG

ICHEP 2006

-0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0

BaBar

PRD 73 (2006) 111101

-0.040 Α 0.023 Α 0.010

Belle

PRD 73 (2006) 092003

-0.039 Α 0.020 Α 0.013

BaBar

PRD 71 (2005) 112003

-0.034 Α 0.014 Α 0.009

Belle

PRD 73 (2006) 092003

-0.041 Α 0.019 Α 0.017

Average

HFAG

-0.037 Α 0.011

HFAG

ICHEP 2006 PRELIMINARY