D^+ D^- S_{CP}

HFAG

CKM 2006

-2.6 -2.4 -2.2 -2 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8

BaBar

PRL 95 (2005) 131802

-0.29 Α 0.63 Α 0.06

Belle

CKM2006 preliminary

-1.12 Α 0.37 Α 0.09

Average

HFAG

-0.90 Α 0.33

HFAG

CKM 2006 PRELIMINARY