1− 0 1 2

0.28 ± 0.22 ± 1.49 0.20 ± 0.20 ± 1.58 0.17 ± 0.29 ± 1.21 0.18 ± 0.23 ± 1.35 0.13 ± 0.15 ± 1.73 0.10 ± 0.10 ± 1.82 0.21 ± 0.11 ± 1.05 0.21 ± 0.10 ± 1.00

0.11 ± 1.58

HFLAV

2021

/dof = 12.80/ 7 (CL = 7.3 %) 2χ