0.5 − 0 0.5 1

BABAR untagged 0.080 ± 0.060 ± 0.310 BABAR sl.tag 0.040 ± 0.200 ± 0.640 CLEO 0.110 ± 0.230 ± 0.450 BABAR untagged (loose nu-reco) 0.050 ± 0.050 ± 0.380 BELLE had.tag 0.090 ± 0.110 ± 0.420 BELLE untagged 0.034 ± 0.055 ± 0.283 Average

0.043 ± 0.344

HFLAV

2021 /dof = 3.23/ 5 (CL = 66.5 %) 2χ