-10 -5 0 5 10 15

amplitude at Δm_s = 19.0 ps^{-1}

World average (prel.) 0.93 Α 0.61 amplitude

(18.9 ps^{-1})

(sensitivity)

D0 D_sμ (02-05 prel)

2.73 Α 2.95 Α 0.96 ( 9.4 ps^{-1})

CDF2 B_s (02-04 prel)

-1.97 Α 2.27 Α 0.46 ( 0.4 ps^{-1})

CDF2 D_sl (02-04 prel)

4.01 Α 2.74 Α 0.26 ( 7.4 ps^{-1})

CDF1 lϕ/l (92-95)

-0.67 Α 3.43 ^{+ 0.76}

-0.67 Α 3.43 _{- 0.76} ( 5.1 ps^{-1})

SLD dipole (96-98)

1.22 Α 1.39 ^{+ 0.26}

1.22 Α 1.39 _{- 0.29} ( 8.7 ps^{-1})

SLD D_s (96-98)

2.24 Α 1.65 ^{+ 0.29}

2.24 Α 1.65 _{- 0.30} ( 3.3 ps^{-1})

OPAL D_sl (91-95)

-8.64 Α 4.90 ^{+ 0.50}

-8.64 Α 4.90 _{- 0.53} ( 4.2 ps^{-1})

OPAL l (91-95) not measured ( 7.2 ps^{-1})

DELPHI l (92-00)

1.91 Α 2.28 Α 0.55 ( 9.1 ps^{-1})

DELPHI vtx (92-00)

9.51 Α 5.91 Α 1.06 ( 6.9 ps^{-1})

DELPHI D_sl+ϕl (92-95)

-0.34 Α 2.27 Α 1.21 ( 8.6 ps^{-1})

DELPHI B_s+D_sh (92-95)

3.14 Α 6.78 Α 3.24 ( 3.2 ps^{-1})

ALEPH B_s (91-00)

-2.28 Α 1.93 Α 0.94 ( 0.4 ps^{-1})

ALEPH D_sl (91-95)

4.16 Α 2.53 Α 0.50 ( 7.5 ps^{-1})

ALEPH l (91-95, no D_sl, adjusted)

0.62 Α 1.40 Α 0.18 (13.0 ps^{-1})

Heavy Flavour

Averaging Group