0.40.4250.450.4750.50.5250.550.5750.6

Δm_d (ps^{-1})

TEVATRON ALL PUBLISHED 0.509 Α0.022 ps^{-1}

D0 D^{(*)}μ/OST (02-05)

0.506 Α0.020 Α0.016 ps^{-1}

CDF1 D^*l/l (92-95)

0.516 Α0.099 ^{+0.029} ps^{-1}

0.516 Α0.099 _{-0.035}

CDF1 l/l,Qjet (94-95)

0.500 Α0.052 Α0.043 ps^{-1}

CDF1 μ/μ (92-95)

0.503 Α0.064 Α0.071 ps^{-1}

CDF1 Dl/SST (92-95)

0.471 ^{+0.078} Α0.034 ps^{-1}

0.471 _{-0.068}

Heavy Flavour Averaging Group