-1 0 1 2

0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25

-1 0 1 2

-1 0 1 2

0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25

B_s oscillation amplitude

data Α 1 σ

95Ψ CL limit 17.2 ps^{-1}

1.645 σ

sensitivity 31.0 ps^{-1} data Α 1.645 σ data Α 1.645 σ (stat only)

CDF2 observation (2006)

HFAG, Dec 2007

data Α 1 σ

95Ψ CL limit 16.0 ps^{-1}

1.645 σ

sensitivity 27.3 ps^{-1} data Α 1.645 σ data Α 1.645 σ (stat only)

All but CDF2 (end 2007)

Δm_s (ps^{-1})

data Α 1 σ

95Ψ CL limit 17.2 ps^{-1}

1.645 σ

sensitivity 31.3 ps^{-1} data Α 1.645 σ data Α 1.645 σ (stat only)

End 2007 world average (prel.)