0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65

Δm_d (ps^{-1})

average for PDG 2003 0.502 Α0.007 ps^{-1}

BELLE l/l (32M BB^− )

0.503 Α0.008 Α0.010 ps^{-1}

BELLE D^*π(part)/l (31M BB^− )

0.509 Α0.017 Α0.020 ps^{-1}

BELLE D^*lν/comb (31M BB^− )

0.494 Α0.012 Α0.015 ps^{-1}

BELLE B^0_d(full)/comb

(31M BB^− )

0.528 Α0.017 Α0.011 ps^{-1}

BABAR D^*lν/l,K,NN

(23M BB^− )

0.492 Α0.018 Α0.013 ps^{-1}

BABAR l/l (23M BB^− )

0.493 Α0.012 Α0.009 ps^{-1}

BABAR B^0_d(full)/l,K,NN (32M BB^− )

0.516 Α0.016 Α0.010 ps^{-1}

OPAL π^*l/Qjet (91-00)

0.497 Α0.024 Α0.025 ps^{-1}

OPAL D^*/l (90-94)

0.567 Α0.089 ^{+0.029} ps^{-1}

0.567 Α0.089 _{-0.023}

OPAL D^*l/Qjet (90-94)

0.539 Α0.060 Α0.024 ps^{-1}

OPAL l/Qjet

(91-94)

0.444 Α0.029 ^{+0.020} ps^{-1}

0.444 Α0.029 _{-0.017}

OPAL l/l (91-94)

0.430 Α0.043 ^{+0.028} ps^{-1}

0.430 Α0.043 _{-0.030}

L3 l/l(IP) (94-95)

0.472 Α0.049 Α0.053 ps^{-1}

L3 l/Qjet (94-95)

0.437 Α0.043 Α0.044 ps^{-1}

L3 l/l (94-95)

0.458 Α0.046 Α0.032 ps^{-1}

DELPHI vtx

(94-00)

0.531 Α0.025 Α0.007 ps^{-1}

DELPHI D^*/Qjet (91-94)

0.523 Α0.072 Α0.043 ps^{-1}

DELPHI l/l

(91-94)

0.480 Α0.040 Α0.051 ps^{-1}

DELPHI π^*l/Qjet (91-94)

0.499 Α0.053 Α0.015 ps^{-1}

DELPHI l/Qjet (91-94)

0.493 Α0.042 Α0.027 ps^{-1}

CDF D^*l/l (92-95)

0.516 Α0.099 ^{+0.029} ps^{-1}

0.516 Α0.099 _{-0.035}

CDF l/l,Qjet

(94-95)

0.500 Α0.052 Α0.043 ps^{-1}

CDF μ/μ (92-95)

0.503 Α0.064 Α0.071 ps^{-1}

CDF Dl/SST

(92-95)

0.471 ^{+0.078} Α0.034 ps^{-1}

0.471 _{-0.068}

ALEPH l/l (91-94)

0.452 Α0.039 Α0.044 ps^{-1}

ALEPH l/Qjet (91-94)

0.404 Α0.045 Α0.027 ps^{-1}

ALEPH D^*/l,Qjet (91-94)

0.482 Α0.044 Α0.024 ps^{-1}

Heavy Flavour Averaging Group