-4 -2 0 2 4 6 8 10 12

amplitude at Δm_s = 10.0 ps^{-1}

Average for PDG 2003 0.15 Α 0.30 amplitude

(15.3 ps^{-1})

(sensitivity)

SLD dipole (96-98)

-0.52 Α 0.67 ^{+ 0.22}

-0.52 Α 0.67 _{- 0.27} ( 8.7 ps^{-1})

SLD D_s (96-98)

0.03 Α 0.93 ^{+ 0.09}

0.03 Α 0.93 _{- 0.08} ( 3.3 ps^{-1})

OPAL D_sl (91-95)

0.82 Α 1.21 ^{+ 0.14}

0.82 Α 1.21 _{- 0.15} ( 4.2 ps^{-1})

OPAL l (91-95)

0.48 Α 1.04 Α 0.09 ( 7.2 ps^{-1})

DELPHI vtx (92-00)

-0.35 Α 1.10 Α 0.17 ( 6.9 ps^{-1})

DELPHI D_sl+ϕl (92-95)

1.27 Α 0.84 Α 0.24 ( 8.2 ps^{-1})

DELPHI B_s+D_sh (92-95)

-1.28 Α 1.36 Α 1.11 ( 3.2 ps^{-1})

DELPHI l/l (91-94)

7.80 Α 3.84 ^{+ 4.03}

7.80 Α 3.84 _{- 2.79} ( 1.7 ps^{-1})

DELPHI l/Qjet (91-94)

-1.20 Α 3.35 Α 2.02 ( 2.6 ps^{-1})

CDF lϕ/l (92-95)

-0.74 Α 1.05 Α 0.40 ( 5.1 ps^{-1})

ALEPH ALEPH INCL-LEPTON PUBLISHED

0.22 Α 0.59 ^{+ 0.23}

0.22 Α 0.59 _{- 0.32} ( 9.5 ps^{-1})

ALEPH ALEPH DS-HADRON PUBLISHED

1.22 Α 1.50 ^{+ 0.46}

1.22 Α 1.50 _{- 0.72} ( 4.1 ps^{-1})

ALEPH D_sl (91-95)

0.20 Α 0.81 ^{+ 0.38}

0.20 Α 0.81 _{- 0.27} ( 6.7 ps^{-1})

Heavy Flavour Averaging Group